Time Schedule for the Busses Madrid - Miraflores

The bus that goes between Madrid (Plaza de Castilla) and Miraflores de la Sierra is bus number 725.

Working day schedule

Madrid - Miraflores:

7h00, 7h30, 8h30, 9h45, 10h15, 11h15, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30.

Miraflores - Madrid:

6h00, 6h30, 7h15, 7h45, 8h30, 9h15, 10h00, 11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15, 19h15, 20h15, 21h15.

Weekend schedule

Madrid - Miraflores:

8h30, 9h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h15.

Miraflores - Madrid:

7h15, 8h15, 10h15, 11h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15, 19h15, 20h15, 21h15, 22h00.